Local e data

O I SisPot será realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2001 na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP.

Objetivos

Os principais objetivos do encontro são:

• divulgar os trabalhos de pesquisa em andamento ou recentemente concluídos na área de sistemas de potência • criar uma oportunidade para que os alunos apresentem seus trabalhos de pesquisa, preparando-os para futuras apresentações em congressos e defesas de dissertações e teses • criar uma oportunidade para que os alunos novos tomem um primeiro contato com o ambiente de pesquisa no qual estão se inserindo • estimular a interação entre docentes e alunos em um ambiente que propicie o desenvolvimento de trabalhos conjuntos

Temas

Os trabalhos deverão abordar tópicos de pesquisa relacionados com a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Datas importantes

09 Fev 2001 – prazo final para a submissão de resumos. Este deverão conter, em uma única página de tamanho carta (8.5^{′′} ×11^{′′}), o título, os autores, um endereço eletrônico para contato e uma breve descrição do assunto de pesquisa. O resumo deverá ser enviado preferencialmente por correio eletrônico em arquivo de formato PS ou PDF.

09 Mar 2001 – divulgação do programa final

Informações

Pedidos de informações sobre o encontro e submissão dos resumos devem ser dirigidos a:

Prof. Dr. Carlos A. Castro sala 205, bloco A, FEEC/UNICAMP DSEE/FEEC/UNICAMP telefone: 19 3788 3732 / 3788 3708 C.P. 6101 fax: 19 3289 1395 13081-970 Campinas SP e-mail: ccastro@ieee.org Web: http://www.dsee.fee.unicamp.br/∼ccastro

Apoio

Este encontro conta com o apoio da diretoria, da coordenação de Pós-graduação e do Departamento de Sistemas de Energia Elétrica da FEEC/UNICAMP.